Enter topic text here.


Чтобы удалить раздел или шаблон из дерева шаблонов и поместить его в буфер обмена Менеджера шаблонов, курсором укажите этот элемент в дереве шаблонов и вызовите из контекстного меню команду Вырезать. Пиктограмма элемента станет серого цвета. При переоткрытии раздела она исчезнет.

Объект будет сохраняться в буфере обмена до тех пор, пока вы не воспользуетесь командой Вырезать или Копировать либо не завершите сеанс работы с Менеджером шаблонов.


Чтобы скопировать раздел или шаблон в буфер обмена Менеджера шаблонов, курсором укажите этот элемент в дереве шаблонов и вызовите из контекстного меню команду Копировать.

Копия объекта будет сохраняться в буфере обмена до тех пор, пока вы не воспользуетесь командой Вырезать или Копировать либо не завершите сеанс работы с Менеджером шаблонов.


Чтобы вставить в дерево шаблонов копию раздела или шаблона, ранее помещенного в буфер обмена Менеджера шаблонов, курсором укажите в дереве шаблонов тот элемент, перед которым должна быть вставлена копия, и вызовите из контекстного меню команду Вставить.

Команда будет доступна только в том случае, если буфер обмена Менеджера шаблонов не пуст.


Enter topic text here.


Страница меню Библиотека содержит команды управления библиотеками:

•	Новая библиотека;

•	Открыть;

•	Закрыть;

•	Сохранить;

•	Сохранить как...,

а также команду Выход, предназначенную для завершения работы Менеджера шаблонов.


Страница меню Правка содержит команды управления элементами выбранной библиотеки:

•	Создать раздел;

•	Создать шаблон;

•	Выбрать шаблон;

•	Редактировать элемент библиотеки;

•	Редактировать файл КОМПАС-3D;

•	Редактировать файл EXCEL;

•	Удалить элемент библиотеки.


На странице меню Поиск находятся команды Найти и Заменить, предназначенные для поиска и замены:

•	наименований шаблонов;

•	наименование файлов КОМПАС-3D, в которых хранятcя фрагменты (детали) шаблонов;

•	наименование файлов Microsoft Ecxel, в которых хранятcя таблицы параметров шаблонов;

•	наименование файлов, в которых хранятся схемы параметров шаблонов или заставка библиотеки.


Страница меню Вид содержит команды, с помощью которых можно управлять отображением дополнительной информации о шаблонах (библиотеке) в дереве шаблонов.

Выбрав одну из команд, вы дадите указание показать (скрыть) в дереве шаблонов столбец со значениями одного из параметров:

Кнопка	Команда	Отображаемый параметр	«Горячая» клавиша
	Директория (для библиотеки)	имя директории, в которой хранитcя библиотека шаблонов	<F2>
	Столбец «Файл КОМПАС-3D» (для шаблона)	имя файла КОМПАС-3D, в котором хранитcя фрагмент (деталь) шаблона	<F2>
	Столбец «Таблица EXCEL»	имя файла Microsoft Ecxel, в котором хранится таблица параметров шаблона	<F3>
	Столбец «Заставка»	название файла, в котором хранится схема параметров шаблона или заставка библиотеки	<F4>
	Показать все столбцы	все столбцы с дополнительными параметрами	<F5>
	Скрыть все столбцы	все столбцы с дополнительными параметрами  скрыты	<Ctrl>+<F5>
Повторный выбор команды (отжатие кнопки), приведет к удалению столбца парметров из дерева шаблонов.


На странице меню Сервис находятся команды:

•	Настройка (предназначена для выбора свойств главного окна Менеджера шаблонов);

•	Добавить библиотеку (предназначена для вставки ранее созданной библиотеки шаблонов в текущую библиотеку);

•	Сформировать библиотеку (предназначена для создания новой библиотеки шаблонов из элемента текущей библиотеки).


Страница Справка содержит команды Вызов справки и О программе. Команда Вызов справки поможет вам войти в основную систему помощи библиотеки Менеджер шаблонов. Команда О программе позволит получить информацию о номере сборки библиотеки и электронном адресе службы технической поддержки.


Enter topic text here.


Дерево шаблонов - средство для навигации по библиотеке и получения информации о шаблонах.

Управление элементами дерева осуществляется при помощи команд контекстного меню дерева, кнопок панели инструментов и команд главного меню Менеджера шаблонов.


Таблица переменных содержит список возможных значений параметров выбранного шаблона. Этот список определяется при создании файла Microsoft Ecxel, связанного с выбранным шаблоном.

Таблица параметров имеет свою инструментальную панель.


Комментарий может содержать краткое описание шаблона.


Изображение шаблона - окно, которое может содержать изображение файла КОМПАС-3D, в котором хранитcя фрагмент (деталь) шаблона, либо файла, в котором хранится схема параметров шаблона или заставка библиотеки.

Чтобы переключиться с одного изображения на другое, дважды щелкните мышью по изображению или щелкните мышью по изображению и нажмите клавишу <F6>.


Enter topic text here.


Панель инструментов таблицы переменных содержит кнопки вызова команд, которые предназначены:

•	для восстановления исходных значений переменных;

•	для выбора способа вставки шаблона в документ КОМПАС-3D.

Панель инструментов таблицы переменных появляется только тогда, когда в дереве шаблонов выбран определеннывй шаблон.

Набор кнопок на панели для двухмерных шаблонов отличается от панели инструментов для трехмерных шаблонов.


Кнопки панели инструментов для двухмерного шаблона:

 Восстановить исходные значения;

 Указать новое положение при вставке;

 Непрерывный ввод объектов;

 Вставить фрагмент россыпью;

 Вставить нередактируемый макроэлемент;

 Вставить редактируемый макроэлемент.


Кнопки панели инструментов для трехмерного шаблона:

 Восстановить исходные значения;

 Создать деталь;

 Вставить деталь в сборку со ссылкой на источник;

 Вставить деталь в сборку «телом» без сохранения ссылки на источник;

 Вставить нередактируемую деталь в сборку со ссылкой на источник;

 Вставить нередактируемую деталь в сборку «телом» без сохранения ссылки на источник;

 Вставить редактируемый библиотечный элемент.


Заголовок главного программного окна содержит название самой библиотеки - Менеджер шаблонов - и название открытой библиотеки шаблонов.


Разделительная линейка позволяет скрывать (раскрывать) области, на которые указывают вершины треугольников, расположенных на линейке.

Если нажать на линейку, область будет скрыта. Повторный щелчок мыши по линейки приведет к возвращению видимости области.


Строка состояния содержит в левой части полное имя выделенного элемента библиотеки, в правой – полное имя выбранного шаблона. Дважды щелкните мышью по строке состояния, чтобы перейти в дереве к выбранному шаблону.


Горячие клавиши – клавиша или сочетание клавиш, посредством которых можно оперативно вызвать ту или иную команду, не прибегая к помощи меню.


Макроэлемент – это объект, состоящий из нескольких простых

объектов. Макроэлемент воспринимается системой (выделяется,

перемещается, удаляется) как единое целое. Ни один из входящих

в макроэлемент простых объектов нельзя редактировать или

удалять отдельно, а если такие действия необходимы, то сначала

нужно разрушить макроэлемент.


Выбранный шаблон - шаблон, для которого отображается таблица переменных. Выбранный шаблон нельзя редактировать и удалять.

Он отмечается в дереве шаблонов специальным значком.

 - выбранный шаблон.

 - невыбранный шаблон.

Для того, чтобы изменить активность шаблона, дважды щелкните мышью по его пиктограмме или воспользуйтесь командой Выбрать шаблон.


Библиотека шаблонов может состоять из таких элементов:


Библиотека шаблонов – это совокупность следующих взаимосвязанных составляющих:

•	фрагменты (детали), созданные в КОМПАС-3D - файлы формата *.frw (*.m3d);

•	таблицы параметров, созданные в Microsoft EXCEL - файлы формата *.xls;

•	схемы (фрагменты, детали или файлы с рисунками);

•	собственно библиотека - файл формата *.tlm.


Шаблон – это элемент библиотеки, созданной с помощью Менеджера шаблонов. Он представляет собой совокупность трех составляющих: документ КОМПАС-3D (фрагмент или деталь), сопоставленная ему EXCEL-таблица переменных и схема (фрагмент, деталь или файл с рисунком), содержащая имена переменных (параметров).

Шаблоны могут быть двухмерными (фрагмент) и трехмерными (деталь). Двухмерный шаблон состоит из одного слоя.

Примеры шаблонов: сварные швы, крепежные изделия, профили и т. д.